Title: Radicals
Course: Recursos de matemàtiques per a 4rt de la ESO en un entorn TAC. 3. Estadística

Q: L'arrel $$\sqr[3]{2^7}$$ es pot escriure com a potència d'exponent fraccionari de la forma ...
- $$2^{\frac{7}{3}}$$
- $$2^{\frac{3}{7}}$$
- $$3^{\frac{7}{2}}$$
A: $$2^{\frac{7}{3}}$$
Feedback: $$\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}$$

Q: L'arrel $$\sqr[5]{2^3}$$ es pot escriure com a potència d'exponent fraccionari de la forma ...
- $$2^{\frac{3}{5}}$$
- $$2^{\frac{5}{3}}$$
- $$3^{\frac{5}{2}}$$
A: $$2^{\frac{3}{5}}$$
Feedback: $$\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}$$

Q: L'arrel $$\frac{1}{\sqr[5]{2}}$$ es pot escriure com a potència d'exponent fraccionari de la forma ...
- $$2^{\frac{-1}{5}}$$
- $$2^{\frac{1}{5}}$$
- $$2^5$$
A: $$2^{\frac{-1}{5}}$$
Feedback: $$\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}$$

Q: L'arrel $$\frac{1}{\sqr[5]{2^3}}$$ es pot escriure com a potència d'exponent fraccionari de la forma ...
- $$2^{\frac{-3}{5}}$$
- $$2^{\frac{3}{5}}$$
- $$2^{\frac{5}{3}}$$
A: $$2^{\frac{-3}{5}}$$
Feedback: $$\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}$$

Q: L'arrel $$\sqr[5]{16}$$ es pot escriure com a potència d'exponent fraccionari de la forma ...
- $$2^{\frac{4}{5}}$$
- $$16^{\frac{1}{5}}$$
- $$2^{\frac{5}{4}}$$
A: $$2^{\frac{4}{5}}$$
Partly right: $$16^{\frac{1}{5}}$$ (50%)
Feedback: $$\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}$$